---
title: OpenAI
description: OpenAI 模型配置
---

```json
{
  "model": "gpt-5.4",
  "open_ai_api_key": "YOUR_API_KEY",
  "open_ai_api_base": "https://api.openai.com/v1"
}
```

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| `model` | 与 OpenAI 接口的 [model 参数](https://platform.openai.com/docs/models) 一致，支持 o 系列、gpt-5.4、gpt-5 系列、gpt-4.1 等，Agent 模式推荐使用 `gpt-5.4` |
| `open_ai_api_key` | 在 [OpenAI 平台](https://platform.openai.com/api-keys) 创建 |
| `open_ai_api_base` | 可选，修改可接入第三方代理接口 |
| `bot_type` | 使用 OpenAI 官方模型时无需填写。当通过代理接口使用 Claude 等非 OpenAI 模型时，设为 `chatGPT` |
