---
title: カスタム
description: カスタムベンダー設定。サードパーティ API プロキシやローカルモデル向け
---

OpenAI 互換プロトコルで接続するサードパーティのモデルサービスや、ローカルにデプロイしたモデルに適しています。例えば：

- **サードパーティ API プロキシ**：統一された API Base から複数のモデルを呼び出す
- **ローカルモデル**：Ollama、vLLM、LocalAI などのツールでローカルにデプロイしたモデル
- **プライベートデプロイ**：企業内部にデプロイしたモデルサービス

<Note>
  `openai` ベンダーとの違い：カスタムベンダーを選択した場合、`/config model` でモデルを切り替えてもベンダータイプは自動で切り替わらず、常にカスタムの API アドレスを使用します。
</Note>

## テキスト対話

### サードパーティ API プロキシ

```json
{
  "bot_type": "custom",
  "model": "",
  "custom_api_key": "YOUR_API_KEY",
  "custom_api_base": "https://{your-proxy.com}/v1"
}
```

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| `bot_type` | `custom` に設定する必要があります |
| `model` | モデル名。プロキシサービスがサポートする任意のモデル名を指定 |
| `custom_api_key` | API キー。プロキシサービスから提供されます |
| `custom_api_base` | API アドレス。プロキシサービスから提供され、OpenAI プロトコル互換である必要があります |

### ローカルモデル

ローカルモデルは通常 API Key が不要で、API Base のみ設定します：

```json
{
  "bot_type": "custom",
  "model": "qwen3.5:27b",
  "custom_api_base": "http://localhost:11434/v1"
}
```

一般的なローカルデプロイツールとデフォルトアドレス：

| ツール | デフォルト API Base |
| --- | --- |
| [Ollama](https://ollama.com) | `http://localhost:11434/v1` |
| [vLLM](https://docs.vllm.ai) | `http://localhost:8000/v1` |
| [LocalAI](https://localai.io) | `http://localhost:8080/v1` |

### モデル切り替え

カスタムベンダーでモデルを切り替える際は `model` のみが変更され、`bot_type` と API アドレスは変わりません：

```
/config model qwen3.5:27b
```

## 複数のカスタムベンダーを設定する

複数の OpenAI 互換サードパーティサービス（例：SiliconFlow、Qiniu）を同時に設定したい場合は、`custom_providers` リストを使用し、`custom_active_provider` で現在有効なベンダーを指定します：

```json
{
  "bot_type": "custom",
  "custom_active_provider": "siliconflow",
  "custom_providers": [
    {
      "name": "siliconflow",
      "api_key": "YOUR_SILICONFLOW_KEY",
      "api_base": "https://api.siliconflow.cn/v1",
      "model": "deepseek-ai/DeepSeek-V3"
    },
    {
      "name": "qiniu",
      "api_key": "YOUR_QINIU_KEY",
      "api_base": "https://api.qnaigc.com/v1",
      "model": "deepseek-v3"
    }
  ]
}
```

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| `custom_providers` | カスタムベンダーのリスト。各項目に `name`、`api_key`、`api_base`、任意の `model` を含む |
| `custom_active_provider` | 有効なベンダーの `name`。空の場合はリストの最初の項目が使用される |

<Note>
  `custom_providers` が空の場合、上記の単一ベンダー設定 `custom_api_key` / `custom_api_base` に自動的にフォールバックするため、既存の設定はそのまま動作します。
</Note>
