---
title: browser - 浏览器
description: 控制浏览器访问和操作网页
---

控制 Chromium 浏览器进行网页导航、元素交互和内容提取。支持 JavaScript 渲染的动态页面，使用精简 DOM 快照让 Agent 高效理解页面结构。

## 安装

<Tabs>
  <Tab title="CLI 安装（推荐）">
    ```bash
    cow install-browser
    ```

    该命令会自动完成：
    - 安装 `playwright` Python 包（旧系统自动降级兼容版本）
    - 在 Linux 上安装系统依赖
    - 下载 Chromium 浏览器（Linux 服务器自动使用无头精简版）
    - 自动检测国内网络并使用镜像加速
  </Tab>
  <Tab title="手动安装">
    ```bash
    pip install playwright
    playwright install chromium
    ```

    Linux 服务器还需安装系统依赖：
    ```bash
    sudo playwright install-deps chromium
    ```

    如果系统较旧（如 Ubuntu 18.04，glibc < 2.28），需安装兼容版本：
    ```bash
    pip install playwright==1.28.0
    python -m playwright install chromium
    ```

    国内网络下载 Chromium 较慢，可设置镜像加速：
    ```bash
    export PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_HOST=https://registry.npmmirror.com/-/binary/playwright
    python -m playwright install chromium
    ```
  </Tab>
</Tabs>

<Note>
  1. 支持 Ubuntu 20.04+、Debian 10+、macOS、Windows。Ubuntu 18.04 等旧系统会自动降级安装兼容版本。
  2. 浏览器工具依赖较重（约300MB），为可选安装。轻量的网页内容获取可使用 `web_fetch` 工具。
</Note>

## 工作流程

Agent 使用浏览器的典型流程：

1. **`navigate`** — 打开目标 URL
2. **`snapshot`** — 获取页面精简 DOM，交互元素自动编号（ref）
3. **`click` / `fill` / `select`** — 通过 ref 编号操作元素
4. **`snapshot`** — 再次快照验证操作结果

## 支持的操作

| 操作 | 说明 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| `navigate` | 打开 URL | `url` |
| `snapshot` | 获取页面结构化文本（主要方式） | `selector`（可选） |
| `click` | 点击元素 | `ref` 或 `selector` |
| `fill` | 填入文本 | `ref` 或 `selector`，`text` |
| `select` | 下拉选择 | `ref` 或 `selector`，`value` |
| `scroll` | 滚动页面 | `direction`（up/down/left/right） |
| `screenshot` | 截图保存到工作区 | `full_page` |
| `wait` | 等待元素或超时 | `selector`，`timeout` |
| `press` | 按键（Enter、Tab 等） | `key` |
| `back` / `forward` | 浏览器前进/后退 | - |
| `get_text` | 获取元素文本内容 | `selector` |
| `evaluate` | 执行 JavaScript | `script` |

## 使用场景

- 访问指定 URL 获取动态页面内容
- 填写表单、登录操作
- 操作网页元素（点击按钮、选择选项等）
- 验证部署后的网页效果
- 抓取需要 JS 渲染的动态内容

## 运行模式

浏览器会根据运行环境自动选择模式：

| 环境 | 模式 |
| --- | --- |
| macOS / Windows | 有头模式（显示浏览器窗口） |
| Linux 桌面（有 DISPLAY） | 有头模式 |
| Linux 服务器（无 DISPLAY） | 无头模式（headless） |

可在 `config.json` 中手动覆盖：

```json
{
  "tools": {
    "browser": {
      "headless": true
    }
  }
}
```

## 登录态持久化

**只需登录一次目标网站，Agent 后续可直接使用**。提供两种方式：

### 方式一：Persistent 模式（默认）

开箱即用，登录信息保存在 `~/.cow/browser_profile`。无需任何配置。

如需关闭持久化模式，每次都用纯净环境：

```json
{
  "tools": {
    "browser": {
      "persistent": false
    }
  }
}
```

### 方式二：CDP 模式（接管真实 Chrome）

让 Agent 连接独立启动的真实 Chrome（而非 Playwright 自带的 Chromium），获得完整浏览器指纹，适合反爬严格的网站。

启动 Chrome 时加上调试端口和独立用户目录：

<Tabs>
  <Tab title="macOS">
    ```bash
    "/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome" \
      --remote-debugging-port=9222 \
      --user-data-dir="$HOME/.cow/chrome-cdp"
    ```
  </Tab>
  <Tab title="Linux">
    ```bash
    google-chrome \
      --remote-debugging-port=9222 \
      --user-data-dir="$HOME/.cow/chrome-cdp"
    ```
  </Tab>
  <Tab title="Windows">
    ```powershell
    & "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" `
      --remote-debugging-port=9222 `
      --user-data-dir="$env:USERPROFILE\.cow\chrome-cdp"
    ```
  </Tab>
</Tabs>

在 `config.json` 中配置端点：

```json
{
  "tools": {
    "browser": {
      "cdp_endpoint": "http://localhost:9222"
    }
  }
}
```

<Note>
  Chrome 137+ 限制 `--remote-debugging-port` 必须搭配独立 `--user-data-dir`，因此 CDP 启动的 Chrome **无法直接复用你日常 Chrome 的登录态**，需要在独立目录中重新登录一次。
</Note>
