---
title: Web 网页
description: 通过 Web 网页端使用 CowAgent
---

Web 是 CowAgent 的默认通道，启动后会自动运行 Web 控制台，通过浏览器即可与 Agent 对话。

## 配置

```json
{
  "channel_type": "web",
  "web_port": 9899
}
```

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| `channel_type` | 设为 `web` | `web` |
| `web_port` | Web 服务监听端口 | `9899` |

## 使用

启动项目后访问：

- 本地运行：`http://localhost:9899/chat`
- 服务器运行：`http://<server-ip>:9899/chat`

<Note>
  请确保服务器防火墙和安全组已放行对应端口。
</Note>
